NAME XTrkCad
DESCRIPTION 'xtrkcad'
EXETYPE WINDOWS
STUB 'WINSTUB.EXE'
CODE MOVEABLE DISCARDABLE
DATA MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE 2048
STACKSIZE 10240
EXPORTS
	MainWndProc	@1
	About		@2
