NAME Generic 
DESCRIPTION 'wtest' 
EXETYPE WINDOWS 
STUB 'WINSTUB.EXE' 
CODE MOVEABLE DISCARDABLE 
DATA MOVEABLE MULTIPLE 
HEAPSIZE 1024 
STACKSIZE 5120 
EXPORTS 	MainWndProc	@1 	About		@2 